  Le menu "Help" est à 2 niveaux, choisir une rubrique avec les flêches puis
taper "ENTREE" pour voir les fonctions et PgDn pour descendre dans le sous-
menu, on se déplace avec les flêches, la touche "ENTREE" permet d'obtenir
l'aide sur la fonction choisie (aide directe:HELP NomFonction, sortie:ESC).
  Sortie définitive du programme.



 RUN NOM 
 Exécution d'un programme NOM ( extension automatique ".POL" ). 


Dir masque
 Sélection par un masque des fichiers à afficher. Sinon masque automatique : 
 *.PIC, *.T2M, *.IMG, *.IMA ou *.MAM en fonction du format de la cible.
 ( Appel rapide par la touche F2 ).
  LOAD Nom N    Charge en mémoire une image (N numéro image "empilée")
  Extension automatique .PIC ou .T1M pour les images du Pic.
  Pour les images FITS on peut, léxtension par défaut et .FIT, cependant
on peut utilser une extension quelconque
Save Nom S   ( Nom sans extension, option S pour empiler des images CIRCUS)
Saugarde d'une image avec l'extension automatique .PIC pour le T1M.
                     .FIT pour le fits,.... etc.

Ccd n   Choisi le type d'image à traiter, on peut avoir la liste des
formats disponibles en tapant juste 'CCD'.


Visu a b     a : Niveau haut 
             b : Niveau bas  
Affichage d'une image en mode haute résolution et 16 niveaux de gris

Fonction non disponible



Zoom3 a b   a : Seuil haut
            b : SeuilBas
Affichage d'une image en mode basse résolution et 64 niveaux de gris ( un pi-
-xel CCD = un pixel Ecran ).   (320 x 200 pixels) 
Zoom4 a b c d  a b : Seuil haut et bas de l'image courante
               c d : Seuil haut et bas du buffer
Affichage de deux images en mode 320 X 200 et 64 niveaux de gris pour le
format .PIC du T1M ( mode vertical est forcé ). La 2ém image celle de Buf 1.
Zoom5 PosX PosY a b EchX EchY   a : Seuil haut   Echx : Echelle en x
 Centre du Zoom ( PosX, PosY )  b : SeuilBas     Echy : Echelle en y
Affichage d'une image en mode basse résolution et 64 niveaux de gris avec un
facteur de zoom quelconque ( Le centre peut être trouvé avec le Curseur ).
  VISU2  a  b     a : niveau haut      b : niveau bas
Même fonction que VISU mais en mode 640 x 480 et 64 niveaux de gris
Uniquement pour les cartes video "Super VGA".

Seuil a b    a : Niveau haut 
             b : Niveau bas  
Permet de règler les seuils de visualisation.

  Affiche les coordonnées et la valeur du pixel pointé par le réticule.
Déplacement du réticule avec la souris ou les flèches ( réglage du pas avec
PgUp et PgDn ).   Touches :  V  voisinage du point    B  fonction Bouche 2 
(appel par touche F3)        A  astrométrie           S  sigma et moyenne
GMEDIAN  taille force
Cette fonction calcule une median dans une boite de taille reglable
Cette fonction est tres gourmande en CPU, ne pas depasser 9 ou 11.
Force peut etre compris en 0 et 3, O : fort, 3 : faible 
S640  Nom
Sauve un ecran 640 x 480 pixel en mode bitmap.


  Pos X Y  ou  Pos N 
  Premier  Mode :( X,Y ) correspond aux coordonnées du coin supérieur gauche
  Deuxième Mode : N ( de 1 à 4 ) Correspond à 4 positions prédéterminées.

  Efface l'écran.



  Cette fonction calcule le maximum, le minimum et la moyenne de l'image en
mémoire.


  Filtre de Sobel.



 Tbuf N
  Copie l'image courante dans le buffer N ( N dépend du nombre de buffers 
 alloués en mémoire EMS ).

 Vbuf N
  Copie le buffer N dans l'image courante ( N dépend du nombre de buffers 
 alloués en mémoire EMS ).

  Echange le buffer N°1 avec l'image courante.



  Additionne le buffer N° 1 avec l'image courante et place le résultat dans
  dans l'image courante. 


  ROT  X  Y  A
   Rotation de centre ( X , Y ) et d'angle A; l'angle A est compté en degré,
le sens de rotation positif est le sens trigonométrique.

  Div N
  Division de l'image principale par le buffer N°1, et multiplication par n
  du résultat placé dans l'image principale

  Mult N 
  Multiplication de l'image principale par n.


  Offset n
  Addition d'une constante N à l'image principale


  Remise à zéro de l'image principale 



  Soust N
  Soustraction de l'image principale par le buffer N°1 et ajout d'une 
  constante N

  Trans  X Y
  Déplace l'image horizontalement de X et verticalement de Y.


  MIROIR Dir    Miroir de l'image selon une direction choisie.
 Dir = V ou H (vertical ou horizontal), option par défaut : horizontal.


  Calcule le centre de gravité d'un objet après avoir calculé le fond
à l'aide d'un polynome ajusté par la méthode des moindres carrés.
A la fin du calcul, on a plusieures options : M, C (ajustement manuel)
L, G (Visu en Gradient ou Laplacien), F (changement des fenêtres)...etc
  Bouche X Y N 
  Rempli une zone de ( 2 x N + 1 ) X ( 2 x N +1 ) pixels de centre ( X , Y )
par une approximation linéaire des pixels voisins.

    Transforme une image quelconque( debut en bas à gauche ) en image 
 "compatible MAT".


        Mesure un champ d'étoiles. La fonction fabrique un fichier ".DAT" de
mesures. De plus un fichier ".MES" permet une automatisation de la recherche
des étoiles si on a dejà fait une mesure ( 500 étoiles maximum ).

 Entre les coefficients d'echelle calculés à partir de M15



 SCALE  X  Y  EchX  EchY
 Homothétie de centre ( X, Y ) et de rapport EchX, EcheY.


 Zoom sur le fichier de facteur 2.



 CD  Chemin 
 Change de répertoire.


 GAUSS  Sigma
 Filtre gaussien, Sigma est la largeur à mis hauteur de la gaussiènne.
 La largeur du filtre est de 5 fois Sigma.

 Filtre de Prewitt.



 GRADIENT  Direction
 Filtre gradient avec direction privilègiée : 
    Direction = N NO O SO S SE E NE

 FB N
 Filtre passe bas, force de 1 à 4.


 Filtre Médian calculé dans un carré de 3 par 3 pixels.



 FH  N
 Filtre passe haut, force de 1 à 4.


 LAPLACE  N
 Filtre Laplacien , force de 1 à 3.


 LOG  Associe à chaque pixel la valeur    Pixel = 1000 X Log ( Pixel ) .



 LUT  Nom      Change la LUT de visualisation.
 Nom : Log neg rampe.


 DOS  nom  lancement d'un programme extérieur à ASTROL.
  Attention : nom doit comprendre le chemin ainsi que le nom complet du
programme à lancer (ne doit plus marcher ces derniers temps...).

 Réalise une èqualisation d'histogramme.



   HISTO  a  b     a : Niveau haut    b : Niveau bas
 Affiche l'histogramme de l'image courante. Donne aussi la valeur
ADU correspondant au maximum de l'histogramme.

   SAT   Mesure d'une série de satellites sur une image, et création d'un 
 fichier de mesure dans un sous-répertoire "\DAT"


 FORMAT  X  Y  Cette fonction permet de lire les sous-formats de MAT pour le
CCD THX 7852.


 LP  t     Lancement d'une pose de t secondes. Fonction disponible pour 
le CCD THX 7852, pour les autres on a une simulation.


 ROTSCALE  X  Y  Angle  EchX  Echy 
 Rotation puis homothetie  :  Centre  ( X , Y ).
                              Facteurs d'échelles EchX et Echy.
                              Rotation sens trigonométrique de angle.
 SCALEROT  X  Y  Angle  EchX  Echy 
 Homothétie puis rotation  :  Centre  ( X , Y ).
                              Facteurs d'échelles EchX et Echy.
                              Rotation sens trigonométrique de angle.
         Affiche les différents paramètres du type cible utilisé, 
de l'affichage, du curseur...etc
 ( appel rapide par la touche F10 ).

  CONVOL  Nom    Cette fonction effectue la convolution de l'image par une
matrice donnée sous forme du fichier ASCII "NOM". 1ère Ligne : Largeur/2 = D
puis 2ème lignes les (2xD+1) coéfficients ENTIER de la 1ère ligne de la
matrice...etc, la dernière ligne est le coeeficient diviseur ( réel ).
 PALETTE  Cette fonction affiche la palette graphique à gauche de l'image,
on peut la faire défiler avec les touches "flêche".


PAL N   Cette fonction permet de changer la palette de couleurs,
 N = 0  palette de niveaux de gris.
 N > 0  palette couleur de N cycles.

    Cette fonction "bascule" le mode de visualisation avec ou sans cadre.
La couleur par défaut est le gris, on peut forcer une couleur en ajoutant
un nombre compris entre 0 et 15 ( ex : CADRE 15 pour avoir un cadre bleu ).

 Sauvegarde de l'image sur 8 bits.



 CLIP  VAL
 Cette fonction donne la valeure VAL à tout  pixel inférieur à VAL.
 La valeure par défaut est 0.

 CLIPMAX  VAL
 Cette fonction donne la valeure VAL à tout  pixel supérieur à VAL.


 ACQ temps
    Acquisition d'images en continu, visualisation en mode 640 X 480 et
16 couleurs, temps de pose en seconde.

 ZAP temps
    Acquisition d'images en continu, visualisation en mode 320 X 200 et
256 couleurs, temps de pose en seconde (voir documentation).

PRINTHD   Cette fonction affiche à l'écran le contenu du header de l'image;
pour les images de type 11, le header est inclus dans les 512 premiers octets
du fichier image.

COM n
Pour le CCD 11, on dispose de 4 lignes de commentaire dans le header, donc n 
n peut prendre des valeurs de 1 à 4.

BINNING n n 
 Permet une acquisition en mode binning.
Fonction non disponible ! 

ACQZB temps
     Acquisition en continu d'image en mode binning 2 X 2 et visualisation 
en mode 320 X 200 et 64 niveaux de gris. Le temps de pose est en seconde.

FOCUS temps
   Acquisition rapide du coin en haut à gauche de l'image en mode 320 X 200
et 64 niveaux de gris.

   Cette fonction permet de réaliser l'acquisition d'une ou de deux fenêtres
situées à la même position en X, on doit donc donner l'abscisse et la hauteur
communes des fenêtres puis leurs ordonnées et largeurs propres. La fonction
permet de lancer une acquisition de 80 images, VISUPHE visualise le fichier.
  Cette fonction permet d'utiliser les fichiers créés par la fonction PHEMU
pour fabriquer une image au format ".PIC" du CCD 7863 (CCD 11).


 Iso Imax Imin Pas     
 Cette fonction affiche sur l'image les isophotes.


 Iso2 Imax Imin Pas     
 Cette fonction affiche sur l'image les isophotes.
 Chaque courbe colorée correspond à une valeur d 'intensité .

 LIR (masque)  Chargement convivial d'une image a partir d'un repertoire.
Se déplacer avec les flêches et taper "entrée" pour voir
et charger une image Stellaire , Nom de l'image dans ASTR1$  
Le masque par defaut est *.* 
 Visualisation automatique d'une image STELLAIRE.



 Cette fonction donne la valeur du fond de ciel.



     Retour au dos  
     Taper EXIT pour revenir à astrol


   COUPE Max Min T        Affiche la coupe dans un rectangle situé à droite
de l'image, les pixels au dessus de Max et en dessous de Min ne sont pas 
représentés, T représente le type de tracé ([P]oint ou [L]igne). 
Déplacement avec les touches flêche, touche "P" pour copie PostScript.
TRID Dir Nom              Affiche une représentation en trois dimensions
de l'image reprennant les valeures des seuils pour calculer l'échelle.
  On peut choisir l'angle de vue : N, NO, O, SO, S, SE , E, NE.
"Nom" représente une option pour la création d'un fichier PostScript
 TRID2  Dir Nom  Affiche une représentation en trois dimensions de l'image
avec les couleurs de la visualisation standard.
  On peut choisir l'angle de vue : N, NO, O, SO, S, SE , E, NE.
"Nom" représente une option pour la création d'un fichier PostScript
 Bascule le mode sauvegarde d'image de la fonction VISU2 et ZOOM3.



 Affiche une image sauvegardée au format 640 x 480 et 64 niveaux de gris.



 LOAD8   NomImage 
Charge une image sauvegardée sur 8 bits.


SWAPO  Permutte l'octet de poids fort et l'octet de poids faible



LOADSC  NomFichier  lit un fichier ".SCR" créé par TI.



 Contrôle de la valeure de l'offset, la foction affiche une ligne d'offset
(dynamique de visualisation 4095 0) ainsi que sa valeur moyenne.


 C320 Nom ,      charge une image écran en mode 320 x 200 et 64 couleurs
sauvegardée avec l'option "VGA" dans ZOOM3.


POST H B L H Nom Com  Sortie d'un fichier PostScript de l'image en cours.
H      : niveau haut                       B : Niveau bas   
L et H : largeur et hauteur de l'image   Nom : nom du fichier imprimable
Com    : commentaire imprimé
HELPB [Nom]      Aide sur les fonctions du mode programme.
Le paramètre "Nom" permet d'obtenir une aide spécifique sur une commande.
Sans paramètre, on obtient une aide générale.

DEBUG [ ? / VISU / PROG / STEP / VAR / OFF ]
Activation des options de débuggage : ? ou VISU->Information sur les flags
bascules : PROG->visu prog  STEP->mode pas à pas  VAR->visu variable
OFF efface tous les flags, DEBUG seul inverse le mode Débug.
 Affiche le fichier "ASTROL.BUG".



 Affiche le fichier "ASTROL.MES".



 Affiche le fichier source du programme en cours.



 VOIR nom   Affiche le fichier texte "nom".



 EDIT nom   Edition d'un fichier ".POL" (extension automatique)



 VISU3 h b      Visualisation en mode "super VGA" 800 x 600 pixels
et 256 couleurs (h : niveau haut  b : niveau bas).


Radial a b alpha beta    Correction radiale d'une image.
 a et b centre de la fonction.
 F(x,y) = Pixel(x,y) * Alpha * Exp( Beta/((x-a)^2 + (y-b)^2)) 

RUNPRG Nom   Lancement d'un batch, le fichier nom + '.PRG' ne contient
que des lignes de commande simples d'ASTROL.


VISTA  NomImage  NomObjet
  Cette fonction fabrique un fichier au format WFPC (ou VISTA) a partir
d'une image du T1M, THX 7852.

TRAIL   DebX  DebY  FinX  FinY  Largeur  NbPix  NomFichierSortie
  Cette fonction decoupe une image en bande de NPix, pour chaque bande on
calcule la somme des colonnes. Le calcul ne se fait que dans une zone de
l'image definie par DebX, DebY, FinX, FinY et largeur.
REGLAS  Type  TailleFond  DegrePoly  NomFichierSortie  FHWM
 Reglage des parametres de la fonction CENTRO, type d'algo de centrage 
(Moment, Moment et seuil, Gauss marginale, Gauss 2D, Gauss de revolution ),
Taille de la zone du calcul, degre de la surface polynomiale, FHWM.
CENTRO  X Y
 Calcule le centre d'un objet avec les parametres de REGLAS, retour des
parametres dans Interpol (de ASTR1 a ASTR10) : X, Y, Flux, ErreurX, ErreurY,
ErreurFlux, FhwmX, FhwmY, SigmaFond, Signal/Bruit.
 C800 Nom ,      charge une image écran en mode 800 x 600 et 64 couleurs
sauvegardée avec l'option "VGA" dans VISU3.


 ACENTRO X1 Y1 X2 Y2 
 Cette fonction permet de trouver grossierement le centre de l'objet le
plus bribllant contenu dans le rectangle de coin en haut a gauche (x1,Y1)
et de coin en bas a droite (X2,Y2), retourne les valeurs dans ASTR1 et ASTR2
 FILL X1 Y1 X2 Y2 moyenne sigma
 Rempli le rectangle de coordonnées (X1,Y1) et (X2,Y2) a l'aide de la
constante "moyenne", on peut meme creer un bruit d'écart type "sigma".

 SAVEF  sauve l'image en format FITS.



 CICATX  Pos [ Début Fin ]
 Remplace la ligne défectueuse située à l'ordonnée "Pos" par la moyenne des
2 lignes adjacentes. Les paramètres Début et Fin sont optionnels, la ligne
entière est traitée par défaut.
 CICATY  Pos [ Début Fin]
 Remplace la colonne défectueuse située à l'abscisse "Pos" par la moyenne
des 2 colonnes adjacentes. Les paramètres Début et Fin sont optionnels, la
colonne entière est traitée par défaut.
Fonction en cours de fabrication.



 C1024 Nom ,     charge une image écran en mode 1024 x 768 et 64 couleurs
sauvegardée avec l'option "VGA" dans VISU4.


 C1280 Nom ,     charge une image écran en mode 1280 x 1024 et 64 couleurs
sauvegardée avec l'option "VGA" dans VISU5.


 VISU4 h b      Visualisation en mode "super VGA" 1024 x 768 pixels
et 256 couleurs (h : niveau haut  b : niveau bas).


 VISU5 h b      Visualisation en mode "super VGA" 1280 x 1024 pixels
et 256 couleurs (h : niveau haut  b : niveau bas).


TRICHRO  fonction non disponible.



RETIRE X Y      Retire fontionne comme CENTRO : ajustement de gaussiènne
et paramètres règlables avec REGLAS. En fin de procedure la gaussiènne est
retirée de l'image pour faire "disparaître" l'étoile. Ca marche en mode
curseur a l'aide de la touche "R".
COMPACTE Nomfichier Nbits     Compacte l'image courante en la sauvegardant
sous le format "T1M" compressé, NBits précise le type de compression, pour
l'instant Nbits = 4 ou 8.

TIFF8 NomFichier   Sauve l'image courante sous le format TIFF (8 bits
monochrome).


PUISSANCE X Y A B C  Multiplication de la valeur du pixel par la fonction :
   F = A + B * (Distance du pixel au point (X,Y))^C


 32BITS  A  B   Cette fonction permet de définir des constantes d'échelle
lors de la lecture d'images sur 32 bits, la transformée de chaque pixel
sera   Pixel = A * Pixel + B. Marche avec tout format FITS !  
Par défaut A = 1 et B = 0 
 ERASE  Nom   Détruit le (ou les) fichier(s) spécifiées par NOM.



 TIFF24   Fafrique une image RVB couleur au format TIFF à partir
de 3 images monochromatiques.


SAVEC nom
      Sauve une image sous le format ".T1M" compressé. 


SMEDIAN  racine  première  dernière
   Cette fonction calcule les valeurs médianes de chaque
pixel d'une pile d'images.
IMPORTANT : ces images ne doivent pas être compressées.
PROFMIN
  Cette fonction est en cours de développement....


PROFMAX
  Cette fonction est en cours de développement....


COMPDIR  Chemin1 Chemin2  NBits
   Compacte l'ensemble des images du répertoire "CHEMIN1"
au format "T1M", le résultat est sauvé dans le répertoire
"CHEMIN2", NBits est le coefficient de compression.
320
   Bascule le mode graphique d'affichage au format
 320 X 200 pixels.

640
   Bascule le mode graphique d'affichage au format
 640 X 480 pixels.

800
   Bascule le mode graphique d'affichage au format
 800 X 600 pixels.

1024
   Bascule le mode graphique d'affichage au format
 1024 x 768 pixels.

GRAVITE Ax Ay Bx By Seuil
   Cette fonction calcule le centre de gravité des pixels
situés dans un rectangle défini par A (point en haut à gauche)
et B (en bas à droite) supérieurs à "seuil".
GETF Xa Ya Xb Yb
   Cette fonction calcule la somme des flux des pixels situés
dans un rectangle défini par A et B (respectivement coin en
haut à gauche et coin en bas à droite
GETC  CX  CY  R
   Cette fonction calcule la somme des flux des pixels situés
dans un cercle de centre (CX, CY) et de rayon R.
 
ZMEDIAN  racine  première  dernière Rejet
   Cette fonction calcule la moyenne des pixels d'une pile
d'images en excluant ceux situés à plus de "rejet x sigma"
de la moyenne. IMPORTANT : ces images non compressées.
SATU   Fonction pour le traitement des images de Beta Pic



NORM   Fonction pour le traitement des images de Beta Pic



DEF_CODE   Fonction pour le traitement des images de Beta Pic



ADD_REF1   Fonction pour le traitement des images de Beta Pic



ADD_REF   Fonction pour le traitement des images de Beta Pic



ADD_IM1   Fonction pour le traitement des images de Beta Pic



ADD_IM   Fonction pour le traitement des images de Beta Pic



RESULT   Fonction pour le traitement des images de Beta Pic



SN X1 Y1 X2 Y2
Cette calcul le "noir" optimum pour la minimisation du bruit
de fond. Le "super noir" doit etre dans le buffer 1 et l'image
a traiter dans 0. Le résultat est mis dans le buffer 1
GETC X Y R
Calcul des statistiques dans un cercle de centre (X,Y) et de
rayon R. On a la moyenne, le bruit, le nombre de pixels ainsi
que leur valeur moyenne dans ce cercle
FITSDIR chemin1 chemin2
  Transforme en images FITS toutes les images du répertoire
"chemin" en les mettant dans le répertoire "chemin2"

TEMPS
Cette fonction desactive le fait que les fichiers creer
lors d'un traitement ont toujours la même date que celle du
fichier original. Une deuxieme action réactive le processus.
